Smart Switch, 5 x Gigabit, 1 x SFP – Mikrotik CSS106-5G-1S

RB260GS este un switch mic din clasa SOHO cu microprocesor Atheros AR8327. Are 5 porturi Gigabit si 1 port SFP. Este testat si recomandat a fi folosit cu modulele SFP urmatoare: S-85DLC05D, S-31DLC20D si S-35/53LC20D, care se achizitioneaza separat.
Sistemul de operare SwOS este gandit special pentru switch-urile MikroTik si este configurabil prin browser web. Ofera o functionalitate de baza a unui switch cu management.

Permite urmatoarele functii: port-to-port forwarding, MAC filter, configurare VLAN, mirror traffic, setare limitari de banda si ajustarea anumitor campuri MAC si IP.

Producator: Mikrotik
Dimensiuni: 113 x 138 x 29 mm
Greutate: 212g
Procesor/Chip: Atheros AR8327
Capacitate stocare: 128 KB
Tip stocare: Flash
Sistem operare: SwitchOS
Numar porturi RJ45: 5 x 10/100/1000Mbps
Numar porturi SFP: 1 x SFP 1.25Gbit/s
Iesire PoE: –
MTBF: 100000 ore la 25Â°C
Alimentare: DC 8-30V(alimentator inclus 24 V 1A) PoE pasiv
Consum: 6 W max
Temperatura de functionare: -25Â°C to 65Â°C
„

The post Smart Switch, 5 x Gigabit, 1 x SFP – Mikrotik CSS106-5G-1S first appeared on TWS.ro - Sisteme de Securitate.