Switch 4 porturi Gigabit , 1 slot SFP – TRENDnet TEG-S51SFP

Switch-ul Gigabit cu 4 porturi si slot SFP TRENDnet TEG-S51SFP ofera performanta, fiabilitate dovedita si extensie flexibila a retelei dvs. Gigabit. Acest switch desktop fara management si fara ventilator ofera o capacitate totala de comutare de 10 Gbps combinata cu flexibilitatea retelei prin fibra. Tehnologia 802.1p QoS va mentine prioritatea vocala si video in intreaga retea. Set de montaj magnetic pentru configurari usoare si flexibile.

Producator: TRENDnet
Porturi: 4 porturi Gigabit 1 port SFP
Protectie: ESD descarcari electrice anti-interferente
Alimentare: 5V DC
Dimensiuni: 147 x 105 x 28 mm
Temperatura de functionare: 0Â° â 40Â° C
Capacitate switch: 10 Gbps
MAC Address Table: 2K
Buffer memorie: 128 KB
Greutate: 434
„

The post Switch 4 porturi Gigabit , 1 slot SFP – TRENDnet TEG-S51SFP first appeared on TWS.ro - Sisteme de Securitate.