Camera 4G 4MP cu panou solar, lentila 2.8mm, IR 30m, WL 30m, Audio, IP66 – HIKVISION DS-2CFS04-4G-2.8mm

Kit camera IP cu panou solar de la Hikvision, special conceput pentru supraveghere la exterior. Remarcandu-se printr-un consum de energie scazut si capacitate de inregistrare video 24/7, kitul elimina complet necesitatea cablurilor de retea sau de alimentare datorita acumulatorului de 9Ah si a conexiunii 4G.

Caracteristici principale:

Calitate video superioara – Rezolutie 4MP, lentila cu apertura F1.6, reducere zgomot 3D DNR;

Tehnologie AOV – Functie ce mentine camera activa intr-un mod de consum foarte redus, inregistrand continuu la frame-rate scazut si comutand automat la frame-rate ridicat la detectia unui eveniment, pentru o acoperire video 24/7 fara pierderi de momente critice;

Panou solar de 8W si acumulator de 9000mAh;

Iluminare inteligenta – Smart Hybrid Light combina IR si lumina alba pentru imagini detaliate in intuneric;

Audio bidirectional – echipata cu microfon si difuzor, ce asigura o claritate a sunetului in ambele directii;

Constructie robusta – rezistenta la apa si praf (IP66).

Producator: HIKVISION
Lentila: 2.8mm unghi vizualizare 98.5Â°
Distanta IR : pana la 30 metri IR-CUT filter
Stocare: Micro SD/SDHC/SDXC max. 512 GB (neinclus)
Temperatura de operare camera: 0Â°C ~ +50Â°C IP66
Alimentare: 5V DC 2A
Dimensiuni camera: Ã 81.6 x 221.3mm
Greutate camera: 480 g
Analiza video (VCA): Detectie miscare Reducerea alarmelor false prin clasificarea tintei om/vehicul
Iluminare minima: Color: 0.005 Lux (F1.6 AGC ON)
Senzor: 1/3′ Progressive Scan CMOS
Rezolutie: 4MP (2560 x 1440) / 1080P/ 720P@15fps
WDR: Digital
Compresie: H.265
Conexiune: 4G LTE
Audio: microfon si difuzor incorporate comunicare bidirectionala
Alarma: Nu
Acumulator: Litiu 9000 mAh
Distanta WL: pana la 30 metri
Material: Plastic
Dimensiuni panou solar: 263.8 x 171.7 x 18.5mm
Greutate panou solar: 450 g
Temperatura de operare panou solar: -40Â°C ~ +85Â°C IP65
„

The post Camera 4G 4MP cu panou solar, lentila 2.8mm, IR 30m, WL 30m, Audio, IP66 – HIKVISION DS-2CFS04-4G-2.8mm first appeared on TWS.ro - Sisteme de Securitate.