Camera IP PT + panou solar 8W, Wi-Fi6 & 4G, 4K, Baterie 10.400 mAh, Audio, IR 15M, Color 24/7 – EZVIZ CS-EB8/SP(4K,W4GA)

Securitate completa cu optiuni flexibile de alimentare si conectivitate
Kitul EB8 Pro 4G reprezinta o solutie completa de securitate, care include toate componentele necesare pentru o protectie fiabila, independenta de reteaua electrica. Panoul solar de mare capacitate asigura alimentarea continua a camerei, in timp ce modul AOV 2.0 garanteaza monitorizarea neintrerupta a evenimentelor. Camera comuta automat intre retelele 4G si Wi-Fi pentru mentinerea permanenta a conexiunii, iar sistemul avansat de detectie genereaza alerte la identificarea persoanelor, vehiculelor si chiar a animalelor salbatice. Acest kit usor de instalat furnizeaza o securitate fiabila, la inalta rezolutie – ideal pentru locuinte, cabane, ferme sau orice locatie izolata.

O singura camera, potrivita pentru orice scenariu de utilizare
Indiferent de locatie, camera EB8 Pro va asigura protectia necesara. Atunci cand semnalul Wi-Fi este instabil sau conexiunea se intrerupe, echipamentul comuta automat pe reteaua 4G, garantand o conectivitate permanenta si transmiterea alertelor in timp real.

Rezolutie 4K si acoperire 360° pentru supraveghere fara unghiuri moarte
Echipata cu un obiectiv 4K imbunatatit si o rotatie panoramica de 360°, camera EB8 Pro ofera imagini mai clare si mai detaliate, acoperind integral zona monitorizata.

Algoritm propriu EZVIZ de detectie AI pentru animale
Notificarea imediata este esentiala, indiferent de natura evenimentului. Integrarea capabilitatilor avansate de inteligenta artificiala EZVIZ permite camerei sa recunoasca o gama extinsa de animale comune si sa transmita notificari relevante in timp real.

Monitorizare precisa a fiecarei sosiri
Indiferent daca o persoana se apropie de intrare sau un vehicul intra in perimetrul supravegheat, sistemul transmite notificari imediate si relevante, asigurand informarea in timp real asupra evenimentelor importante.

Tehnologie inovatoare pentru supraveghere alimentata de baterie
Spre deosebire de camerele pe baterie conventionale, limitate de autonomie redusa si senzori ineficienti, aceasta camera integreaza tehnologia inovatoare AOV de la Ezviz, care ofera inregistrare continua pe tot parcursul zilei, durata mare de standby si detectie la distante extinse.

Supraveghere activa si masuri de descurajare a intrusilor
La detectarea unui intrus, sistemul declanseaza automat o sirena puternica si activeaza 2 proiectoare luminoase, concepute pentru a descuraja accesul neautorizat.

Model / producator: EZVIZ
Rezolutie: 4K (3840 x 2160) @15fps
Compresie video: H.265 / H.264
Senzor imagine: F1.2 @ CMOS cu scanare progresiva de 1/2.8′
Distanta iluminare: Lumina alba si IR pana la 15 metri imagini color 24/7
Lentila: 4mm unghi vizualizare 104Â°
Wi-Fi: IEEE802.11b 802.11g 802.11n 802.11ax 2.4Ghz
Acumulator: 10.400 mAh
Audio: microfon si difuzor incorporate comunicare bidirectionala
Inregistrare: Micro SD pana la 512 GB (neinclus) EZVIZ CloudPlay storage
Alimentare: DC 5V / 2A (alimentator neinclus)
Functii inteligente: Detectie forma umana/vehicul/animale salbatice alimentate de AI Aparare activa cu alarma si lumina stroboscopica Integrare inteligenta cu Asistentul Google si Amazon Alexa Tehnologie AOV etc.
Dimensiuni: 184 Ã 102 Ã 168 mm
Temperatura de functionare: -20Â° ~ 50 Â°C IP65
Continut cutie: – Camera EB8 Pro – Panou solar 8W – Set suruburi x2 – Cablu de alimentare – Sablon de gaurire – Suport de montare reglabil – Informatii de reglementare x3 – Ghid de pornire rapida x2
Greutate: 810 gr.
Dimensiuni: 267.3 x 186.5 x 17.5 mm
Greutate: 907 gr.
Camera HB8 Lite 4G:
Panou solar 8W:
Tensiune de alimentare: 5.4 V Â± 5%
Curent max.: 1.48A
Putere max.: 8W
Eficienta celula solara: 22%
Tip celula solara: monocristaline
Lungime cablu incarcare: 3 metri conector USB Type C
Consum: max. 10W
Temperatura de functionare: -20Â° ~ 60 Â°C IP65
Cursa PT: Pan: 340Â°; Tilt: 75Â°
„

The post Camera IP PT + panou solar 8W, Wi-Fi6 & 4G, 4K, Baterie 10.400 mAh, Audio, IR 15M, Color 24/7 – EZVIZ CS-EB8/SP(4K,W4GA) first appeared on TWS.ro - Sisteme de Securitate.