Camera IP PT, 4G, 4MP, 2.8mm, IR/WL 30m, Audio, Smart Tracking, panou solar, IP66 – HIKVISION DS-2CFSP4-4G

Kit camera IP tip PT cu panou solar de la Hikvision, special conceput pentru supraveghere HD la exterior. Remarcandu-se printr-un consum de energie scazut si capacitate de inregistrare video 24/7, kitul elimina complet necesitatea cablurilor de retea sau de alimentare datorita acumulatorului de 9Ah si a conexiunii 4G.

Caracteristici principale:

Calitate video superioara – Rezolutie 4MP, lentila cu apertura F1.28 ce capteaza mai multa lumina, reducere zgomot 3D DNR;

Tehnologie AOV – Functie ce mentine camera activa intr-un mod de consum foarte redus, inregistrand continuu la frame-rate scazut si comutand automat la frame-rate ridicat la detectia unui eveniment, pentru o acoperire video 24/7 fara pierderi de momente critice;

Panou solar de 8W si acumulator de 9000mAh;

Iluminare inteligenta – Smart Hybrid Light combina IR si lumina alba pentru imagini detaliate in intuneric;

Audio bidirectional – echipata cu microfon si difuzor, ce asigura o claritate a sunetului in ambele directii;

Smart Tracking – functie ce foloseste algoritmi deep learning pentru a controla automat mecanismul PTZ al camerei, mentinand tintele in miscare focalizate si centrate in campul vizual;

Constructie robusta – rezistenta la apa si praf (IP66).

Producator: HIKVISION
Lentila: 2.8mm unghi vizualizare 95.7Â°
Distanta IR : pana la 30 metri IR-CUT filter
PTZ: Pan range 0Â° – 340Â°; Pan Speed: 20Â°/s; Tilt range: 0Â° – 80Â°; Tilt Speed: 25Â°/s
Stocare: Micro SD/SDHC/SDXC max. 512 GB (neinclus)
Temperatura de operare: 0Â°C ~ +50Â°C IP66
Alimentare: 12V DC 0.75A
Dimensiuni: 208mm x 131mm x 282.7mm
Greutate: 850 g
Analiza video (VCA): Detectie miscare Reducerea alarmelor false prin clasificarea tintei om/vehicul Smart Tracking (persoane)
Iluminare minima: Color: 0.005 Lux (F1.2 AGC ON) B/W: 0 Lux cu IR
Senzor: 1/3′ Progressive Scan CMOS
Rezolutie: 4MP (2560 x 1440) / 1080P/ 720P@15fps
WDR: Digital
Compresie: H.265
Conexiune: 4G LTE
Audio: microfon si difuzor incorporate comunicare bidirectionala
Alarma: Nu
Acumulator: Litiu 9000 mAh
Distanta WL: pana la 30 metri
Material: Plastic
„

The post Camera IP PT, 4G, 4MP, 2.8mm, IR/WL 30m, Audio, Smart Tracking, panou solar, IP66 – HIKVISION DS-2CFSP4-4G first appeared on TWS.ro - Sisteme de Securitate.