Camera IP Wi-Fi, Pan&Tilt, 4K, lentila 4mm, Audio bidirectional, IR 30m, Color 24/7, Alarma – EZVIZ CS-C8c-8MP

Supraveghere completa la rezolutie 4K
Camera de supraveghere C8c 4K ofera siguranta in monitorizarea spatiilor exterioare datorita rezolutiei 4K si a capabilitatii de a retine detaliile din aria sa de acoperire. C8c 4K integreaza local functii avansate de detectie, eliminand necesitatea unui abonament cloud, si este proiectat cu un grad ridicat de protectie la intemperii. O singura camera C8c 4K este suficienta pentru acoperirea si securizarea eficienta a suprafetelor extinse.

Inteligenta artificiala integrata pentru o detectie mai eficienta
Camera C8c 4K utilizeaza algoritmi de inteligenta artificiala pentru a detecta cu precizie prezenta persoanelor si vehiculelor, reducand alarmele false generate de miscari irelevante.  Sistemul ofera notificari selective, asigurand o monitorizare eficienta.

Monitorizare si focalizare automate
Echipat cu functionalitatea sa de urmarire inteligenta, modelul C8c 4K garanteaza ca niciun eveniment nu trece neobservat din cadrul static al camerei. La detectarea activitatii umane, dispozitivul se roteste si ajusteaza automat nivelul de zoom pentru a capta activitatea in desfasurare cu inregistrari video de inalta calitate.

Proiectata pentru a asigura protectia pe parcursul intregii nopti
Indiferent ca e noapte sau zi, camera C8c 4K garanteaza ca nimeni nu patrunde neobservat in perimetrul supravegheat. Vizualizarea nocturna la o distanta impresionant de mare va ajuta sa stiti ce se intampla in jurul casei dvs.

Selectati zonele esentiale pentru monitorizare
Indiferent de complexitatea procesului de urmarire, camera revine mereu la unghiul de vizualizare implicit. Puteti salva pana la 12 unghiuri diferite prin intermediul aplicatiei EZVIZ.

Model / producator: EZVIZ
Rezolutie: 4K (3840 x 2160)
Compresie video: H.265/H.264
Senzor imagine: F1.6 @ CMOS cu scanare progresiva de 1/2.7′
Distanta IR: 30 metri
Lentila: 4mm unghi vizualizare 87Â°
Wi-Fi: IEEE802.11b 802.11g 802.11n 2.4Ghz
Audio: microfon si difuzor incorporate comunicare bidirectionala
Inregistrare: Micro SD pana la 512 GB (neinclus) EZVIZ Cloud Storage
Alimentare: DC 12V/1A (alimentator inclus)
Functii inteligente: Detectarea formei umane alimentate de AI Urmarire automata a persoanelor Integrare inteligenta cu Asistentul Google si Amazon Alexa etc.
Dimensiuni: 102.27mm x 128.61mm x 147.05 mm
Greutate: 506 g.
Cursa PT: Pan: 350Â°; Tilt: 80Â°
Temperatura de functionare: -30Â° ~ 50 Â°C IP65
Continut cutie: – Camera C8c 4K – Sablon de gaurire – Kit de suruburi – Kit rezistent la apa – Adaptor de alimentare – Ghid de pornire rapida – Informatii de reglementare
Distanta WL: 20 metri
Iluminare minima: 0.5Lux (F1.6 AGC ON) 0 Lux cu IR
WDR: DWDR
Interfata retea: 1 x RJ45 10/100Mbps
Consum: max. 12W
Alarma: Audio + Stroboscop
„

The post Camera IP Wi-Fi, Pan&Tilt, 4K, lentila 4mm, Audio bidirectional, IR 30m, Color 24/7, Alarma – EZVIZ CS-C8c-8MP first appeared on TWS.ro - Sisteme de Securitate.